InS_StArT
B57.COM
1.0
^Broadcom Ethernet DOS ODI Driver,B57.COM,IEM
!OIEM (FRAME) Frame Type
?Ethernet_802.2 Is the default frame type for most Novell servers. 
Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
